 -1.364913019E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.021100E+00  dx in pixels
 -3.208070E+01  dy in pixels
      1.015688  scalx
      1.021564  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
