 -1.097717649E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.485829E+00  dx in pixels
 -3.503634E+01  dy in pixels
      1.013214  scalx
      1.023859  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
