 -1.083115700E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.372071E+00  dx in pixels
 -3.328000E+01  dy in pixels
      1.014520  scalx
      1.022793  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
