 -1.374734900E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.852900E+00  dx in pixels
 -3.211840E+01  dy in pixels
      1.016443  scalx
      1.021361  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
