 -1.015722459E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.710670E+00  dx in pixels
 -3.596336E+01  dy in pixels
      1.015243  scalx
      1.022043  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
