 -1.344709059E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.653600E+00  dx in pixels
 -3.532090E+01  dy in pixels
      1.017292  scalx
      1.019592  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
