 -1.030645879E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.894597E+00  dx in pixels
 -3.371410E+01  dy in pixels
      1.014774  scalx
      1.021976  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
