 -1.346904498E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.711500E+00  dx in pixels
 -3.138070E+01  dy in pixels
      1.012498  scalx
      1.023146  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
