 -1.052611884E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.089441E+00  dx in pixels
 -3.348058E+01  dy in pixels
      1.014345  scalx
      1.021812  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
