 -1.343043184E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.966100E+00  dx in pixels
 -3.255120E+01  dy in pixels
      1.016761  scalx
      1.020065  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
