 -1.097143581E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.730857E+00  dx in pixels
 -3.333744E+01  dy in pixels
      1.014317  scalx
      1.022355  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
