 -1.376330281E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.524600E+00  dx in pixels
 -3.215140E+01  dy in pixels
      1.015853  scalx
      1.021511  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
