 -1.363573447E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.938300E+00  dx in pixels
 -3.145790E+01  dy in pixels
      1.018599  scalx
      1.018897  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
