 -1.140042233E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.616894E+00  dx in pixels
 -3.108720E+01  dy in pixels
      1.012508  scalx
      1.025063  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
