 -1.342467991E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.100600E+00  dx in pixels
 -3.417710E+01  dy in pixels
      1.017285  scalx
      1.019638  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
