 -1.116985473E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.561719E-01  dx in pixels
 -3.552680E+01  dy in pixels
      1.012687  scalx
      1.023869  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
