 -1.034394280E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.893085E+00  dx in pixels
 -3.371446E+01  dy in pixels
      1.014761  scalx
      1.022002  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
