 -1.325615080E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.530300E+00  dx in pixels
 -3.315480E+01  dy in pixels
      1.016932  scalx
      1.020620  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
