 -1.355250530E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.857000E+00  dx in pixels
 -3.131990E+01  dy in pixels
      1.011931  scalx
      1.023458  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
