 -1.054594969E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.087036E+00  dx in pixels
 -3.347710E+01  dy in pixels
      1.014380  scalx
      1.021796  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
