 -1.099945181E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.741931E+00  dx in pixels
 -3.333926E+01  dy in pixels
      1.013355  scalx
      1.022988  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
