 -1.380350881E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.511800E+00  dx in pixels
 -3.214870E+01  dy in pixels
      1.014884  scalx
      1.022188  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
