 -1.384715581E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.907000E+00  dx in pixels
 -3.159330E+01  dy in pixels
      1.016116  scalx
      1.022004  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
