 -1.379833922E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.045210E+01  dx in pixels
 -3.139480E+01  dy in pixels
      1.013820  scalx
      1.024719  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
