 -1.378232786E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.389100E+00  dx in pixels
 -3.502300E+01  dy in pixels
      1.014730  scalx
      1.022986  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
