 -1.340601788E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.095300E+00  dx in pixels
 -3.417430E+01  dy in pixels
      1.017280  scalx
      1.019615  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
