 -1.333897940E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.799500E+00  dx in pixels
 -2.553520E+01  dy in pixels
      1.017564  scalx
      1.020677  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
