 -1.033508089E-02  2.464858975E-03 -5.701117504E-05 -1.231660104E-04  rotation in radian
 -5.178999E+00  dx in pixels
 -3.275986E+01  dy in pixels
      1.014531  scalx
      1.022417  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
