 -1.024460937E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.909392E+00  dx in pixels
 -3.539420E+01  dy in pixels
      1.015260  scalx
      1.021395  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
