 -1.026488413E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.086183E+00  dx in pixels
 -3.550754E+01  dy in pixels
      1.015494  scalx
      1.021712  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
