 -1.310501413E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.190700E+00  dx in pixels
 -3.028170E+01  dy in pixels
      1.017356  scalx
      1.020232  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
