 -1.033246015E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.373411E+00  dx in pixels
 -3.410068E+01  dy in pixels
      1.015433  scalx
      1.021702  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
