 -1.299218464E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.316300E+00  dx in pixels
 -3.428680E+01  dy in pixels
      1.016511  scalx
      1.020775  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
