 -1.068168423E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.183601E+00  dx in pixels
 -3.400936E+01  dy in pixels
      1.013687  scalx
      1.023557  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
