 -1.340464623E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.123100E+00  dx in pixels
 -3.391910E+01  dy in pixels
      1.015218  scalx
      1.021778  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
