 -1.078717903E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.076884E+00  dx in pixels
 -3.245362E+01  dy in pixels
      1.013390  scalx
      1.024200  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
