 -1.344400203E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.012000E+00  dx in pixels
 -3.254640E+01  dy in pixels
      1.015000  scalx
      1.022733  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
