 -1.078657324E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.058280E+00  dx in pixels
 -3.333973E+01  dy in pixels
      1.014676  scalx
      1.022584  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
