 -1.008946318E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.170071E+00  dx in pixels
 -3.596449E+01  dy in pixels
      1.013394  scalx
      1.024508  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
