 -1.334941018E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.152000E-01  dx in pixels
 -3.474000E+01  dy in pixels
      1.014788  scalx
      1.022874  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
