 -1.308075708E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.418800E+00  dx in pixels
 -3.464350E+01  dy in pixels
      1.016983  scalx
      1.019854  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
