 -1.066495698E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.132220E+00  dx in pixels
 -3.491999E+01  dy in pixels
      1.013891  scalx
      1.023061  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
