 -1.346741498E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.142000E+00  dx in pixels
 -3.569480E+01  dy in pixels
      1.015181  scalx
      1.021415  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
