 -1.320260225E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.895600E+00  dx in pixels
 -3.099520E+01  dy in pixels
      1.015954  scalx
      1.021466  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
