 -1.024615376E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.513106E+00  dx in pixels
 -3.324926E+01  dy in pixels
      1.015466  scalx
      1.021214  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
