 -1.333090090E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.061600E+00  dx in pixels
 -3.059910E+01  dy in pixels
      1.014429  scalx
      1.020678  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
