 -1.078614858E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.054310E+00  dx in pixels
 -3.332482E+01  dy in pixels
      1.013794  scalx
      1.023420  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
