 -1.365223758E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.173400E+00  dx in pixels
 -3.204010E+01  dy in pixels
      1.015589  scalx
      1.022285  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
