 -1.361830214E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.109900E+00  dx in pixels
 -3.178370E+01  dy in pixels
      1.018507  scalx
      1.019517  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
