 -1.363497289E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.785100E+00  dx in pixels
 -3.529390E+01  dy in pixels
      1.014558  scalx
      1.023100  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
